GA 0660:38180909 by 2014OJ394 2021/12/27 17:44:08

RA: 19 51 03.99657 DEC: -23 27 06.4541 Ephemeris corrections: 0.0000s 0.000as Asteroid V: 17.04 Computed R: 16.64 Star G: 13.20 Drop in G: 0.960 Diam: 420.0 = 0.012as Max Duration: 13.0s Q: 17.2 Solar elongation: 19.6 Lunar elongation: 101.6 Illuminated: 43.2% Sun altitude at -12.0 shown dotted Ticks from: 17:41:00 to 17:47:00 every 30 sec