GA 0680:35060712 by 2014PN70 2022/07/08 12:23:21

RA: 19 27 07.82717 DEC: -20 03 30.8902 Ephemeris corrections: 0.0000s 0.000as Asteroid V: 16.40 Computed R: 16.00 Star G: 17.29 Drop in G: 0.234 Diam: 55.0 = 0.002as Max Duration: 2.2s Q: **** Solar elongation: 175.3 Lunar elongation: 76.6 Illuminated: 65.3% Sun altitude at -12.0 shown dotted Ticks from: 12:20:00 to 12:26:30 every 30 sec