GA 0580:28545417 by Ixion 2021/11/28 11:01:50

RA: 18 01 04.58647 DEC: -30 10 09.3918 Ephemeris corrections: 0.0000s 0.000as Asteroid V: 16.05 Computed R: 15.65 Star G: 16.47 Drop in G: 0.319 Diam: 517.0 = 0.018as Max Duration: 16.1s Q: 11.1 Solar elongation: 25.0 Lunar elongation: 103.3 Illuminated: 40.4% Sun altitude at -12.0 shown dotted Ticks from: 10:59:00 to 11:04:30 every 30 sec