GA 0760:14582783 by Pholus 2023/02/19 02:51:03

RA: 18 32 28.33349 DEC: -13 17 10.8587 Ephemeris corrections: 0.0000s 0.000as Asteroid V: 15.00 Computed R: 14.60 Star G: 18.00 Drop in G: 0.042 Diam: 107.0 = 0.005as Max Duration: 4.8s Q: 41.0 Solar elongation: 52.5 Lunar elongation: 38.0 Illuminated: 2.3% Sun altitude at -12.0 shown dotted Ticks from: 02:49:00 to 02:53:15 every 15 sec