GA 0740:21457895 by Pholus 2025/07/09 13:11:46

RA: 18 38 46.58225 DEC: -14 03 55.2509 Ephemeris corrections: 0.0000s 0.000as Asteroid V: 14.85 Computed R: 14.45 Star G: 16.66 Drop in G: 0.115 Diam: 107.0 = 0.005as Max Duration: 4.2s Q: 39.8 Solar elongation: 168.1 Lunar elongation: 15.9 Illuminated: 98.0% Sun altitude at -12.0 shown dotted Ticks from: 13:08:00 to 13:15:30 every 30 sec