TYC2 6170-00302-1 by Titan [Nominal miss] 2014/10/01 18:53:37

RA: 15 13 52.7472 DEC: -15 55 56.708 Ephemeris corrections: 0.0000s 0.000as Asteroid V: 0.00 Computed B: 11.35 Star V: 11.92 Drop in V: 0.000 Diam: 5150.0 = 0.667as Max Duration: 189.6s Q: 0.3 Solar elongation: 42.1 Lunar elongation: 47.6 Illuminated: 49.8% Sun altitude at -12.0 shown dotted